        FILE DI AIUTO RELATIVO AL PROGRAMMA MOLLE 1.3
        by Mattiucci Marco Matr.:210337
        Esame di MECCANICA RAZIONALE
        Data: 21 Gennaio 1995

MOLLE 1.3 permette di studiare e visualizzare il movimento di due molle
libere di muoversi verticalmente poste una dietro l'altra ( in serie ) 
oppure affiancate ( in parallelo ) quando ad esse sia legata una massa.
Le molle sono identificate dalla propria costante elastica k1 e k2 mentre 
la massa dal valore m. 

Con MOLLE 1.3 Š possibile simulare anche il moto viscoso specificando la 
costante æ di attrito.

MOLLE 1.3 non appena avviato Š in grado di mostrare gi… dei risultati, in 
quanto ha insito un sistema massa-coppia_di_molle di default che ha semplice
scopo dimostrativo ( premere [F2] non appena avviato il programma per vedere
i valori di defualt dei parametri del sistema ).

MENU' PRINCIPALE:
=================
  
  [F1] -> richiama questo file di AIUTO.

  [F2] -> richiama la finestra PARAMETRI MODIFICABILI, mediante la quale
          Š possibile cambiare sia i valori dei parametri del sistema che 
          le unit… di scala:
          
          PARAMETRI DEL SISTEMA:
          ----------------------
          m -> massa del sistema massa-molla;
          k1 -> costante elastica della prima molla;
          k2 -> costante elastica della seconda molla;
          æ -> costante relativa alla viscosit… del mezzo nel quale
               avviene il moto.
          x0s ->  spostamento iniziale dalla situazione di riposo relativa
                  alle molle in serie ( nella quale le due molle in serie
                  non oppongono forza ).
          x0p ->  spostamento iniziale dalla situazione di riposo relativa 
                  alle molle in parallelo.

          UNITA' DI SCALA:
          ----------------
          Tu -> valore dell'unit… di tempo nella scala utilizzata.
          Vu -> valore dell'unit… di velocit… nella scala utilizzata.
          Xu -> valore dell'unit… di posizione nella scala utilizzata.

  [F3] -> richiama la PROCEDURA DI ANIMAZIONE che in base alle unit… di
          scala impostate rappresenter… il movimento delle molle e della
          massa. Si noti che la frequenza di oscillazione Š legata alla 
          scala dei tempi impostata e quindi non Š legata direttamente ai
          risultati reali del sistema.
          
          Sulla finestra dati a destra rispetto alla finestra di simulazione,
          sono mostrati i dati relativi alla simulazione appena avviata, il
          cui significato Š spiegato di seguito:

          DATI RELATIVI ALLA SIMULAZIONE:
          -------------------------------
          m, k1, k2, æ -> vedere sopra ....
          Ts -> Periodo relativo alla frequenza propria di oscillazione          
                del sistema massa-molla in serie senza attrito.
          Tp -> equivalente a Ts nel caso del parallelo delle due molle.
          As -> Massima ampiezza di oscillazione nel caso serie senza
                attrito.
          Ap -> Equivalente a As ma nel caso parallelo.
          X0s -> Condizione iniziale nel caso serie ( tale condizione Š 
                 data come offset rispetto alla posizione di riposo ).
          X0p -> Equivalente a X0s nel caso parallelo.
          Xsmin -> Posizione in alto massima raggiungibile durante 
                   l'oscillazione dalla massa nel caso serie. ( si noti
                   che il sistema di riferimento preso Š volto verso il
                   basso ).
          Xsmax -> Posizione in basso minima raggiungibile durante 
                   l'oscillazione dalla massa nel caso serie.
          Xpmin -> Equivalente a Xsmin ma nel caso parallelo.
          Xpmax -> Equivalente a Xsmax ma nel caso parallelo.
          Xsreg -> Posizione di regime che la massa occupa nel momento 
                   l'attrito ferma definitivamente l'oscillazione ( caso 
                   serie ).
          Xpreg -> Equivalente a Xsreg ma nel caso parallelo.
          Tu -> Valore di tempo reale relativo alla unit… di tempo interna 
                che il calcolatore prende in considerazione per il calcolo.
  
  [F4] -> richiama la PROCEDURA DI DISEGNO DEI GRAFICI relativa alle due
          oscillazioni nel caso serie e parallelo. I grafici prodotti 
          riguardano POSIZIONE e VELOCITA' funzione del TEMPO ed il DIAGRAMMA 
          DI FASE ( velocit…-posizione ) del sistema.
          Nella finestra dati anche in questo caso vengono mostrati dei dati 
          relativi ai calcoli appena svolti dal calcolatore sul sistema 
          impostato. Si tratta in pratica degli stessi dati visti nel caso 
          della simulazione ( [F3] ) se non per l'aggiunta dei seguenti:

          DATI AGGIUNTIVI NEL CASO DEI GRAFICI:
          -------------------------------------
          Vs -> Massima velocit… di movimento della massa nel caso serie
                ( chiaramente in assenza di attrito ).
          Vp -> Analogo a Vs ma nel caso parallelo.
          Xu -> Lunghezza reale relativa all'unit… di lunghezza interna che 
                il calcolatore utilizza per le rappresentazioni.
          Vu -> Velocit… reale relativa all'unit… di velocit… interna che 
                il calcolatore utilizza per le rappresentazioni.

  [ESC] -> FINE ESECUZIONE DEL PROGRAMMA: tutte le impostazioni aggiuntive 
           date dall'utente relative ai parametri del sistema verranno perse.

  
  PREMERE UN TASTO QUALSIASI PER TORNARE AL MENU' PRINCIPALE DI MOLLE 1.3
